IF 1-1 CH 30- 220 STK RR CC ver 0

Ampltude and Phase vs Time for BG15.UVDATA.1

MilliJanskys

1.2 1.0 .8 .6 .4 .2 .0

KP-MK

Degrees

IAT (HOURS)

03 08 09 10 11 12

250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150